LEDR process specification

Mark van Eijk mark@luon.net

September 29, 2002

1 CheckIn process

CVS Docs Repo Index DB

CheckIn

commit OK commitlog

Build CheckOut Put Update Feedback

Failed alt msc CheckIn

2 Submit process

Web Author/User DB Submit

CheckPermissions OK CheckIn OK Failed alt

Feedback Failed SubmitError alt msc Submit